A.21 Konstanter Sehwinkel. Gesucht ist der geometrische Ort für alle Punkte P , von denen aus eine gegebene Strecke AB unter einem konstanten gegebenen Winkel erscheint, d. h., es sei ∡AP B ≡ α = const.

A.21 (Bild) Wir erinnern uns hierzu an den Peripheriewinkelsatz (s.

Aufgabe K.1), demzufolge alle Peripheriewinkel über gleichem Bogen gleich groß sind. Den Mittelpunkt O des zu diesem Bogen gehörenden Kreises finden wir am einfachsten mit Hilfe des Sehnen-Tangentenwinkel- Satzes (vgl. Aufgabe K.4): Wir tragen an AB nach unten den Winkel α ab und errichten auf dem freien Schenkel in A das Lot. Letzteres liefert zusammen mit der Mittelsenkrechten von AB den Mittelpunkt O. Ebenso ist der spiegelbildlich zu AB gelegene Punkt O^′ Mittelpunkt eines Kreisbogens, für den ∡AP B ≡ α gilt. Der gesuchte geometrische Ort besteht somit aus zwei zu AB symmetrischen Kreisbögen.