C.38 In einem Waldstück von 600 m Länge und 500 m Breite stehen genau 444 Bäume mit einem Durchmesser von 50 cm. In dem Wald sollen 20 rechteckige Grundstücke von 30 m Länge und 20 m Breite, auf denen kein Baum steht, zur Bebauung ausgewählt werden. Ist dies in jedem Fall möglich, ohne einen Baum fällen zu müssen?

C.38 Man kann auf der Fläche des Waldstücks 29 · 16 = 464 Rechtecke der Form 30, 5 × 20, 5

abstecken (weil 29 · 20, 5 < 600 und 16 · 30, 5 < 500). Auf wenigstens 20 von ihnen ist dann kein Baummittelpunkt und somit auf den reduzierten Rechtecken (ohne die 0, 5 m Randstreifen) ist dann gar kein Baum.