D.26 Im Dreieck ABC beträgt der Winkel ∡HCO = |α − β|.

D.26 Beweis: (Bild) Wir bezeichnen den Höhenfußpunkt von C auf der Seite AB mit F ;

CC^′ sei ein Durchmesser des Umkreises. Dann ist es nicht schwer zu erkennen, daß die Dreiecke CAF und CC^′B ähnlich sind: Beide sind rechtwinklig (letzteres da CC^′ ein Durchmesser ist) und haben gleiche Peripheriewinkel über der Sehne BC; somit gilt für den dritten Winkel ε ≡ ∡ACH = 90^∘ − α = ∡C^′CB. Wegen ∡ACB = γ = 180^∘ − α − β errechnen wir für den betrachteten Winkel ∡HCO = γ − 2ε = 180^∘ − α − β − 180^∘ + 2α = α − β. Damit der Beweis auch im Fall α < β gültig bleibt, schreiben wir ∡HCO = |α − β|. □