D.9 Der Winkel, unter dem eine Dreieckseite vom Inkreismittelpunkt aus gesehen wird, ist gleich dem um 90^∘ vermehrten halben Gegenwinkel der Seite.

D.9 Beweis: (Bild) Der Inkreismittelpunkt ist der Schnittpunkt

der Winkelhalbierenden, so daß im Dreieck AIB gilt: ∡IAB =^1_2 α und ∡IBA =^1_2 β. Für den betrachteten Winkel ∡AIB gilt unter Beachtung der Innenwinkelsumme in den Dreiecken AIB und ABC: ∡AIB = 180^∘ − 1 2 (α + β) = 180^∘ − 1 2 (180^∘ − γ) = 90^∘ + γ 2 . Die gleichen Betrachtungen lassen sich natürlich auch für die anderen Seiten anstellen, woraus ∡CIA = 90^∘ +^1_2 β bzw. ∡BIC = 90^∘ +^1_2 α folgt. □