K.1 Peripheriewinkelsatz. Alle Peripheriewinkel über demselben Kreisbogen sind einander gleich.

K.1 Beweis: (Bild) Die Innenwinkel des Sehnenvierecks ABCD

sind Peripheriewinkel über den Sehnen AC und BD. Bewegen wir eine Ecke des Sehnenvierecks, etwa D, auf dem Kreise, während die Ecken A, B und C in Ruhe bleiben, so nimmt dabei der Peripheriewinkel ∡ADC nacheinander die Lage sämtlicher Peripheriewinkel an, die über dem Bogen ABC möglich sind. Wir erkennen aber, daß er dabei seine Größe γ +δ nicht ändern kann, da er stets den unverändert bleibenden Viereckswinkel ∡ABC = α + β zu zwei Rechten ergänzen muß (vgl. Aufgabe V.21). □ Bemerkung: Eigentlich fällt der Peripheriewinkelsatz bereits als Nebenprodukt des Peripherie- Zentriwinkel-Satzes (s. folgende Aufgabe K.2) mit ab.