K.13 Sekanten-Tangentensatz. Für jeden Punkt außerhalb eines Kreises ist die Länge des Abschnitts bis zum Berührungspunkt auf einer vom Punkt an den Kreis gelegten Tangente die mittlere Proportionale zu den Längen der Abschnitte, die der Kreis auf einer Sekante durch den Punkt abschneidet.

K.13 Beweis: (Bild) Hier liegt der Grenzfall vor, daß ei-

ne Sekante zur Tangente wird. Wir bemühen daher anstelle des Peripheriewinkelsatzes den Sehnen-Tangentenwinkel-Satz (s. Aufgabe K.4), der uns zeigt, daß △P AT ∼ △P T B gilt. Dies führt zur Proportion P A : P T = P T : P B. Der Tangentenabschnitt P T ist somit die mittlere Proportionale der Sekantenabschnitte: P T = √ P A · P B. □ Bemerkung: Mit (K.102) ergibt sich hieraus eine anschauliche Interpretation der Potenz

P(P ) = P A · P B = P T^2, oder P T = √ P(P ), (K.103)

d. h., die Potenz eines außerhalb eines Kreises liegenden Punktes ist gleich dem Quadrat des zugehörigen Tangentenabschnitts.