K.74 Die Seiten CA und CB eines Dreiecks ABC werden von einer Geraden, die parallel zu AB verläuft, in den Punkten P und Q geschnitten. Ein Kreis k, der durch P geht und BC in Q tangiert, schneide CA ein weiteres Mal im Punkt R. Beweise, daß ARQB ein Sehnenviereck ist.

K.74 Beweis: (Bild) Wir brauchen in unserer Analysisfigur

nur noch RQ ziehen um zu erkennen, daß ∡P RQ = ∡P QC Peripheriewinkel bzw. Sehnen-Tangentenwinkel über der Sehne P Q in k und damit kongruent sind. Darüber hinaus sind ∡P QC = ∡ABQ Stufenwinkel, so daß ∡ARQ + ∡ABQ = (180^∘ − ∡P RQ) + ∡ABQ = 180^∘ gilt. Nach der Umkehrung des Peripheriewinkelsatzes liegen A, R, Q und B mithin auf einem Kreis. □