Darüber hinaus gibt es einige Sätze, die Aussagen über Längenrelationen zwischen Sehnen, Sekanten bzw. Tangenten am Kreis machen. Dabei taucht mitunter folgender Begriff auf, der auf Jakob Steiner (1796–1863) zurückgeht:

Potenz. (Bild) Als Potenz P eines Punktes P bezüglich eines Kreises k ≡ O_r (Mittelpunkt O, Radius r) bezeichnet man die Größe P(P, k) ≡ OP^2 − r^2 = d^2 − r^2. Klar, daß alle Punkte auf der Peripherie von k die Potenz null haben; innerhalb des Kreises ist sie somit negativ und außerhalb positiv. Der geometrische Ort aller Punkte gleicher Potenz bezüglich eines gegebenen Kreises k sind konzentrische Kreise zu k.