Aus dem letzten Satz können wir nun zwei äußerst nützliche Folgerungen ziehen. Die erste betrifft Schnittwinkel von 90^∘ und ist damit die Erkenntnis, daß es außer dem Inversionskreis noch weitere Kreise gibt, die bei einer Inversion unverändert bleiben.