V.21 In einem Sehnenviereck ist die Summe der Größen gegenüberliegender Innenwinkel stets 180^∘.

V.21 Beweis: (Bild) In einem Sehnenviereck liegen dessen Eckpunkte A, B, C, D sämtlich

auf dem Umkreis k. Ziehen wir von dessen Mittelpunkt O Verbindungslinien zu den Eckpunkten, so entstehen vier gleichschenklige Dreiecke AOB, BOC, COD und DOA, deren gleich lange Schenkel die Länge R (Radius des Umkreises von ABCD) haben. Daraus folgt, daß die zugehörigen Basiswinkel in jedem dieser Dreiecke gleich groß sind: ∡OAB = ∡OBA ≡ α, ∡OBC = ∡OCB ≡ β, ∡OCD = ∡ODC ≡ γ, ∡ODA = ∡OAD ≡ δ. Aus dem Bild lesen wir ab, daß die Summe der Innenwinkel in ABCD nun 2(α + β + γ + δ) = 360^∘ beträgt. Daher ist α + β + γ + δ = 180^∘, und dies ist gerade die Summe der Größen zweier gegenüberliegender Innenwinkel. □