V.24 O sei der Mittelpunkt des Umkreises in einem Sehnenviereck ABCD. Stehen in ihm die Diagonalen AC und BD senkrecht aufeinander, sind die Winkel ∡AOB und ∡COD supplementär.

V.24 Beweis: (Bild) Wir nennen den Schnittpunkt der Diagonalen

des Sehnenvierecks S. Dann ist ∡AOB als Zentriwinkel über der Sehne AB doppelt so groß wie der Peripheriewinkel ∡ACB = ∡SCB. Ebenso gilt ∡COD = 2∡CBD = 2∡CBS. Nach Voraussetzung ist das Dreieck BCS rechtwinklig, somit folgt 90^∘ = ∡SCB + ∡CBS = 1 2 (∡AOB + ∡COD) und daraus unmittelbar die Behauptung. □ Vgl. auch Aufgabe W.22.