V.6 In einem Viereck ABCD sind die Winkel ∡DAB = 60^∘ und ∡DCB = 150^∘ gegeben. Weiterhin sei AB = AD. Man zeige, daß dann auch AC = AB gilt.

V.6 Beweis: (Bild) Wir schlagen um den Punkt A einen Kreis

mit dem Radius AB = AD. Dann ist DB eine Sehne dieses Kreises und ∡DAB = 60^∘ der zugehörige Zentriwinkel. Alle Peripheriewinkel in dieser (durch g(D, B) geteilten) Halbebene betragen nach dem Peripherie-Zentriwinkel-Satz 30^∘, die Peripheriewinkel in der anderen Halbebene demzufolge 180^∘ − 30^∘ = 150^∘. Dies ist genau der Winkel ∡DCB. Also liegt C auch auf dem beschriebenen Kreis und es gilt AC = AB. □